佳能与奥西将完成业务整合 主产大幅面印刷设备

2012/12/17 0:00:00来源:作者:

  【印联传媒网讯】日前,美国佳能公司宣布其与奥西的业务整合对接即将完成,整合后的公司将主要生产印刷及大幅面印刷设备,为美国印刷市场提供有力的销售支持。


  美国佳能公司的总裁兼首席执行官JoeAdachi说道:“我们对佳能和奥西的业务整合即将完成感到非常高兴。在过去的三年,我们努力工作以确保我们能够保持在图像行业的整体领先地位。美国佳能解决方案公司和其他公司的整合将有利于拓展各自公司的自身优势和服务水平,以便更好的满足本地市场乃至全球市场中不断增长的客户需求。”

  美国佳能解决方案公司的总部将设在纽约州的长岛,办事处将包括现有的奥西公司在芝加哥,伊利诺伊州和佛罗里达州的宽幅面印刷系统公司和生产线打印机公司及其它美国城市。

  作为公司整体整合的一部分,美国佳能公司还宣布,提供数字文档管理技术,外包及业务流程咨询服务的奥西商业服务公司将从2013年1月1日起正是改名为佳能业务流程服务公司。佳能业务流程服务公司的总部将设在纽约,将由目前的奥西商业服务总裁兼首席执行官JoeMarciano负责。“佳能业务流程服务公司”这个新名字是基于办公技术市场的变化和日益重视的有效率设计以及管理关键业务流程的需求增长来定的。

  此外,奥西金融服务公司也将于2013年1月1日合并到佳能金融服务公司。这将有利于进一步满足客户的租赁和融资需求。佳能美国公司高级副总裁兼首席财务总监KrisTedo也将作为佳能金融服务公司的总裁。

  另外,自2013年1月1日起,奥西在加拿大、墨西哥、巴西的分公司都将更名为佳能加拿大分公司、佳能墨西哥分公司和佳能巴西分公司。

商务合作
热线电话:4006-110-166
合作联系:0755-8268 2722
总部地址:深圳市罗湖区清水河一路罗湖投资控股大厦1座12楼
安全 智能 高效
13年行业经验 业务覆盖全国
热线电话:4006-110-166
座机号 :0755-8268 2722
sitemap地图